0 10 20 30 40 50 60 70 80

Distance Along Heated Stave - cm’s

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

Flow 13.54 cc/sec

T inlet

= -14.8 Deg. C

Temperature Deg. C

Prediction

Experimental Data

30% Methanol/Water

211 mbar Delta P

Pixel Stave Thermal Model

Upper Stave Surface