8 59 09 51 0 01 0 505 01 0 01 5 02 0 02 5 03 0 0EFFICIENCY vs BIAS

ATT7- 1.0fCATT7- 1.2fCATT7-1.4fC

EFFICIENCY [%]Bias Voltage [V]