11.21.41.61.82- 2 0 - 1 0 01 0 2 0 3 0 MEAN CLUSTER WIDTH vs. ROTATION ANGLETHRESHOLD = 1fC, B = 1.56T

ATT8ATT7

MEAN CLUSTER WIDTH [# of STRIPS]ROTATION ANGLE [o]Lorentz Angle [0]10.0 +- 1.07.9+- 0.4