22.53- 2 0 - 1 0 01 0 2 0 3 0 MEDIAN PULSE HEIGHT vs. ROTATION ANGLE -corrected for angle of incidence-

ATT7 -correctedATT8 - corrected

MEDIAN [fC]ROTATION ANGLE [o]Lorentz Angle [0]11.5+- 0.49.3+- 0.3