Chip Occupancy NMax(BL0)

minbias_hil

Entries Mean RMS 1000 3.507 0.7987

Chip Occupancy NMax(SL0)

Entries Mean RMS 1000 2.271 0.4791

Chip Occupancy NMax(SL1)

Entries Mean RMS 1000 2.023 0.3956

Chip Occupancy NMax2(BL0)

Entries Mean RMS 1000 2.458 0.7199

Chip Occupancy NMax2(SL0)

Entries Mean RMS 1000 1.264 0.4608

Chip Occupancy NMax2(SL1)

Entries Mean RMS 1000 1.019 0.3881

Chip Occupancy NAvg(BL0)

Entries Mean RMS 1000 0.2008 0.6262E-01

Chip Occupancy NAvg(SL0)

Entries Mean RMS 1000 0.6069E-01 0.1934E-01

Chip Occupancy NAvg(SL1)

Entries Mean RMS 1000 0.3159E-01 0.1013E-01

0

500

0 50 0

500

0 25 0

500

0 25

0

500

0 50 0

500

0 25 0

500

0 25

0

100

0 2 0

200

0 1 0

250

0 1