Module Occupancy MMax(BL0)

minbias_hil

Entries Mean RMS 1000 10.74 2.985

Module Occupancy MMax(SL0)

Entries Mean RMS 1000 4.759 1.168

Module Occupancy MMax(SL1)

Entries Mean RMS 1000 3.591 0.8495

Module Occupancy MMax2(BL0)

Entries Mean RMS 1000 9.085 2.580

Module Occupancy MMax2(SL0)

Entries Mean RMS 1000 3.649 1.033

Module Occupancy MMax2(SL1)

Entries Mean RMS 1000 2.541 0.7748

Module Occupancy MAvg(BL0)

Entries Mean RMS 1000 2.410 0.7514

Module Occupancy MAvg(SL0)

Entries Mean RMS 1000 0.7283 0.2320

Module Occupancy MAvg(SL1)

Entries Mean RMS 1000 0.3791 0.1216

0

100

0 100 0

200

0 50 0

250

0 50

0

100

0 100 0

200

0 50 0

500

0 50

0

50

0 10 0

100

0 5 0

100

0 5