Column Occupancy CMax(BL0)

minbias_hil

Entries Mean RMS 1000 1.830 0.4039

Column Occupancy CMax(SL0)

Entries Mean RMS 1000 1.288 0.4528

Column Occupancy CMax(SL1)

Entries Mean RMS 1000 1.146 0.3531

Column Occupancy CMax2(BL0)

Entries Mean RMS 1000 0.8300 0.4039

Column Occupancy CMax2(SL0)

Entries Mean RMS 1000 0.2880 0.4528

Column Occupancy CMax2(SL1)

Entries Mean RMS 1000 0.1460 0.3531

Column Occupancy CAvg(BL0)

Entries Mean RMS 1000 0.6276E-02 0.1957E-02

Column Occupancy CAvg(SL0)

Entries Mean RMS 1000 0.1897E-02 0.6043E-03

Column Occupancy CAvg(SL1)

Entries Mean RMS 1000 0.9871E-03 0.3166E-03

0

500

0 10 0

500

0 10 0

500

0 10

0

500

0 10 0

500

0 10 0

500

0 10

0

50

0 0.025 0

100

0 0.025 0

200

0 0.025