MultiEvt Column Occ SMax(BL0)

minbias_hil

Entries Mean RMS 921 7.660 1.141

MultiEvt Column Occ SMax(SL0)

Entries Mean RMS 921 4.181 0.4203

MultiEvt Column Occ SMax(SL1)

Entries Mean RMS 921 3.521 0.5332

MultiEvt Column Occ SMax2(BL0)

Entries Mean RMS 921 6.307 0.6558

MultiEvt Column Occ SMax2(SL0)

Entries Mean RMS 921 3.173 0.3920

MultiEvt Column Occ SMax2(SL1)

Entries Mean RMS 921 2.521 0.5332

MultiEvt Column Occ SAvg(BL0)

Entries Mean RMS 921 0.5086 0.1418E-01

MultiEvt Column Occ SAvg(SL0)

Entries Mean RMS 921 0.1537 0.4415E-02

MultiEvt Column Occ SAvg(SL1)

Entries Mean RMS 921 0.8005E-01 0.2348E-02

0

250

0 25 0

500

0 25 0

500

0 25

0

500

0 25 0

500

0 25 0

500

0 25

0

200

0 1 0

500

0 1 0

500

0 1