NMax(BL0) vs EtaMax(BL0)

minbias_hil

NMax(SL0) vs EtaMax(SL0)

NMax(SL1) vs EtaMax(SL1) NMax(EC0) vs EtaMax(EC0)

NMax(EC1) vs EtaMax(EC1) NMax(EC2) vs EtaMax(EC2)

NMax(EC3) vs EtaMax(EC3)

0

2.5

0 2 0

2

0 2

0

2

0 2 0

2

0 2

0

2

0 2 0

2

0 2

0

2

0 2