Chip Occupancy NMax(BL0)

qcdptjet_hil

Entries Mean RMS 1000 15.08 4.368

Chip Occupancy NMax(SL0)

Entries Mean RMS 1000 10.04 3.057

Chip Occupancy NMax(SL1)

Entries Mean RMS 1000 8.341 2.679

Chip Occupancy NMax2(BL0)

Entries Mean RMS 1000 10.20 3.002

Chip Occupancy NMax2(SL0)

Entries Mean RMS 1000 6.676 2.127

Chip Occupancy NMax2(SL1)

Entries Mean RMS 1000 5.414 1.795

Chip Occupancy NAvg(BL0)

Entries Mean RMS 1000 0.2613 0.6667E-01

Chip Occupancy NAvg(SL0)

Entries Mean RMS 1000 0.8456E-01 0.2123E-01

Chip Occupancy NAvg(SL1)

Entries Mean RMS 1000 0.4507E-01 0.1129E-01

0

100

0 50 0

100

0 25 0

100

0 25

0

100

0 50 0

200

0 25 0

200

0 25

0

100

0 2 0

200

0 1 0

200

0 1