Module Occupancy MMax(BL0)

qcdptjet_hil

Entries Mean RMS 1000 29.54 8.140

Module Occupancy MMax(SL0)

Entries Mean RMS 1000 17.95 5.460

Module Occupancy MMax(SL1)

Entries Mean RMS 1000 14.81 4.504

Module Occupancy MMax2(BL0)

Entries Mean RMS 1000 21.29 5.720

Module Occupancy MMax2(SL0)

Entries Mean RMS 1000 12.36 3.511

Module Occupancy MMax2(SL1)

Entries Mean RMS 1000 10.13 3.052

Module Occupancy MAvg(BL0)

Entries Mean RMS 1000 3.136 0.8001

Module Occupancy MAvg(SL0)

Entries Mean RMS 1000 1.015 0.2548

Module Occupancy MAvg(SL1)

Entries Mean RMS 1000 0.5408 0.1355

0

50

0 100 0

50

0 50 0

100

0 50

0

50

0 100 0

100

0 50 0

100

0 50

0

50

0 10 0

50

0 5 0

100

0 5