ReadOut Occupancy DMax(BL0)

qcdptjet_hil

Entries Mean RMS 1000 42.80 9.972

ReadOut Occupancy DMax(SL0)

Entries Mean RMS 1000 24.34 6.169

ReadOut Occupancy DMax(SL1)

Entries Mean RMS 1000 19.84 5.239

ReadOut Occupancy DMax2(BL0)

Entries Mean RMS 1000 34.34 7.577

ReadOut Occupancy DMax2(SL0)

Entries Mean RMS 1000 18.34 4.377

ReadOut Occupancy DMax2(SL1)

Entries Mean RMS 1000 14.66 3.610

ReadOut Occupancy DAvg(BL0)

Entries Mean RMS 1000 18.81 4.801

ReadOut Occupancy DAvg(SL0)

Entries Mean RMS 1000 6.022 1.420

ReadOut Occupancy DAvg(SL1)

Entries Mean RMS 1000 3.786 0.9483

0

50

0 100 0

50

0 50 0

100

0 50

0

50

0 100 0

100

0 50 0

100

0 50

0

50

0 50 0

20

40

0 10 0

50

0 10