Column Occupancy CMax(BL0)

qcdptjet_hil

Entries Mean RMS 1000 3.969 1.204

Column Occupancy CMax(SL0)

Entries Mean RMS 1000 2.728 0.8283

Column Occupancy CMax(SL1)

Entries Mean RMS 1000 2.347 0.6816

Column Occupancy CMax2(BL0)

Entries Mean RMS 1000 2.626 0.8638

Column Occupancy CMax2(SL0)

Entries Mean RMS 1000 1.600 0.6356

Column Occupancy CMax2(SL1)

Entries Mean RMS 1000 1.283 0.5665

Column Occupancy CAvg(BL0)

Entries Mean RMS 1000 0.8166E-02 0.2084E-02

Column Occupancy CAvg(SL0)

Entries Mean RMS 1000 0.2642E-02 0.6635E-03

Column Occupancy CAvg(SL1)

Entries Mean RMS 1000 0.1408E-02 0.3528E-03

0

200

0 10 0

250

0 10 0

500

0 10

0

250

0 10 0

500

0 10 0

500

0 10

0

50

0 0.025 0

100

0 0.025 0

200

0 0.025