MultiEvt Column Occ SMax(BL0)

qcdptjet_hil

Entries Mean RMS 921 12.06 1.361

MultiEvt Column Occ SMax(SL0)

Entries Mean RMS 921 6.010 0.5620

MultiEvt Column Occ SMax(SL1)

Entries Mean RMS 921 5.281 0.7235

MultiEvt Column Occ SMax2(BL0)

Entries Mean RMS 921 10.28 0.9111

MultiEvt Column Occ SMax2(SL0)

Entries Mean RMS 921 4.963 0.5176

MultiEvt Column Occ SMax2(SL1)

Entries Mean RMS 921 4.140 0.5773

MultiEvt Column Occ SAvg(BL0)

Entries Mean RMS 921 0.6613 0.1668E-01

MultiEvt Column Occ SAvg(SL0)

Entries Mean RMS 921 0.2140 0.5644E-02

MultiEvt Column Occ SAvg(SL1)

Entries Mean RMS 921 0.1140 0.3088E-02

0

200

0 25 0

500

0 25 0

500

0 25

0

250

0 25 0

500

0 25 0

500

0 25

0

200

0 1 0

500

0 1 0

500

0 1