Integral Column Occupancy (BL0)

qcdptjet_hil

Integral Column Occupancy (SL0)

Integral Column Occupancy (SL1) Integral Column Occupancy (EC0)

Integral Column Occupancy (EC1) Integral Column Occupancy (EC2)

10^{-4}

10^{-1} 1

0 5 10

10^{-4}

10^{-1} 1

0 5 10

10^{-3}

1

0 5 10

10^{-3}

1

0 5 10

10^{-4}

10^{-1} 1

0 5 10

10^{-4}

10^{-1} 1

0 5 10